@Go to the ‰ŠP�”›first@�”˜, ‰ŠP�”›previous@�”˜, ‰ŠP�”›next@�”˜, ‰ŠP�”›last@�”˜ section, ‰ŠP�”›table of contents@�”˜.
Œ

ˆ‰SEC532Št�”›Variable and Constant Macro Index

@�”˜Jump to: ‰ŠP�”›_@�”˜ - ‰ŠP�”›a@�”˜ - ‰ŠP�”›b@�”˜ - ‰ŠP�”›c@�”˜ - ‰ŠP�”›d@�”˜ - ‰ŠP�”›e@�”˜ - ‰ŠP�”›f@�”˜ - ‰ŠP�”›g@�”˜ - ‰ŠP�”›h@�”˜ - ‰ŠP�”›i@�”˜ - ‰ŠP�”›l@�”˜ - ‰ŠP�”›m@�”˜ - ‰ŠP�”›n@�”˜ - ‰ŠP�”›o@�”˜ - ‰ŠP�”›p@�”˜ - ‰ŠP�”›r@�”˜ - ‰ŠP�”›s@�”˜ - ‰ŠP�”›t@�”˜ - ‰ŠP�”›v@�”˜ - ‰ŠP�”›w@�”˜ - ‰ŠP�”›x

ˆ‰vindex__Št�”›_

1. ‰ŠP�”›__free_hook
2. ‰ŠP�”›__malloc_hook
3. ‰ŠP�”›__realloc_hook
4. ‰ŠP�”›_BSD_SOURCE
5. ‰ŠP�”›_GNU_SOURCE
6. ‰ŠP�”›_IOFBF
7. ‰ŠP�”›_IOLBF
8. ‰ŠP�”›_IONBF
9. ‰ŠP�”›_POSIX2_C_DEV
10. ‰ŠP�”›_POSIX2_C_VERSION
11. ‰ŠP�”›_POSIX2_FORT_DEV
12. ‰ŠP�”›_POSIX2_FORT_RUN
13. ‰ŠP�”›_POSIX2_LOCALEDEF
14. ‰ŠP�”›_POSIX2_SW_DEV
15. ‰ŠP�”›_POSIX_C_SOURCE
16. ‰ŠP�”›_POSIX_CHOWN_RESTRICTED
17. ‰ŠP�”›_POSIX_JOB_CONTROL
18. ‰ŠP�”›_POSIX_NO_TRUNC
19. ‰ŠP�”›_POSIX_SAVED_IDS
20. ‰ŠP�”›_POSIX_SOURCE
21. ‰ŠP�”›_POSIX_VDISABLE@�”˜, ‰ŠP�”›_POSIX_VDISABLE
22. ‰ŠP�”›_POSIX_VERSION
23. ‰ŠP�”›_REENTRANT
24. ‰ŠP�”›_SVID_SOURCE
25. ‰ŠP�”›_THREAD_SAFE
26. ‰ŠP�”›_XOPEN_SOURCE@�”˜
ˆ‰vindex_aŠt�”›a

27. ‰ŠP�”›AF_FILE
28. ‰ŠP�”›AF_INET
29. ‰ŠP�”›AF_UNIX
30. ‰ŠP�”›AF_UNSPEC
31. ‰ŠP�”›aliases
32. ‰ŠP�”›ALTWERASE
33. ‰ŠP�”›ARG_MAX@�”˜
ˆ‰vindex_bŠt�”›b

34. ‰ŠP�”›B0
35. ‰ŠP�”›B110
36. ‰ŠP�”›B1200
37. ‰ŠP�”›B134
38. ‰ŠP�”›B150
39. ‰ŠP�”›B1800
40. ‰ŠP�”›B19200
41. ‰ŠP�”›B200
42. ‰ŠP�”›B2400
43. ‰ŠP�”›B300
44. ‰ŠP�”›B38400
45. ‰ŠP�”›B4800
46. ‰ŠP�”›B50
47. ‰ŠP�”›B600
48. ‰ŠP�”›B75
49. ‰ŠP�”›B9600
50. ‰ŠP�”›BC_BASE_MAX
51. ‰ŠP�”›BC_DIM_MAX@�”˜, ‰ŠP�”›BC_DIM_MAX
52. ‰ŠP�”›BC_SCALE_MAX
53. ‰ŠP�”›BC_STRING_MAX
54. ‰ŠP�”›BRKINT
55. ‰ŠP�”›BUFSIZ@�”˜
ˆ‰vindex_cŠt�”›c

56. ‰ŠP�”›CCTS_OFLOW
57. ‰ŠP�”›CHILD_MAX
58. ‰ŠP�”›CIGNORE
59. ‰ŠP�”›CLK_TCK
60. ‰ŠP�”›CLOCAL
61. ‰ŠP�”›CLOCKS_PER_SEC
62. ‰ŠP�”›COLL_WEIGHTS_MAX
63. ‰ŠP�”›COREFILE
64. ‰ŠP�”›CREAD
65. ‰ŠP�”›CRTS_IFLOW
66. ‰ŠP�”›CS5
67. ‰ŠP�”›CS6
68. ‰ŠP�”›CS7
69. ‰ŠP�”›CS8
70. ‰ŠP�”›CSIZE
71. ‰ŠP�”›CSTOPB@�”˜
ˆ‰vindex_dŠt�”›d

72. ‰ŠP�”›daylight@�”˜
ˆ‰vindex_eŠt�”›e

73. ‰ŠP�”›E2BIG
74. ‰ŠP�”›EACCES
75. ‰ŠP�”›EADDRINUSE
76. ‰ŠP�”›EADDRNOTAVAIL
77. ‰ŠP�”›EADV
78. ‰ŠP�”›EAFNOSUPPORT
79. ‰ŠP�”›EAGAIN
80. ‰ŠP�”›EALREADY
81. ‰ŠP�”›EAUTH
82. ‰ŠP�”›EBACKGROUND
83. ‰ŠP�”›EBADE
84. ‰ŠP�”›EBADF@�”˜, ‰ŠP�”›EBADF
85. ‰ŠP�”›EBADFD
86. ‰ŠP�”›EBADMSG
87. ‰ŠP�”›EBADR
88. ‰ŠP�”›EBADRPC
89. ‰ŠP�”›EBADRQC
90. ‰ŠP�”›EBADSLT
91. ‰ŠP�”›EBFONT
92. ‰ŠP�”›EBUSY
93. ‰ŠP�”›ECHILD
94. ‰ŠP�”›ECHO
95. ‰ŠP�”›ECHOCTL
96. ‰ŠP�”›ECHOE
97. ‰ŠP�”›ECHOK
98. ‰ŠP�”›ECHOKE
99. ‰ŠP�”›ECHONL
100. ‰ŠP�”›ECHOPRT
101. ‰ŠP�”›ECHRNG
102. ‰ŠP�”›ECOMM
103. ‰ŠP�”›ECONNABORTED
104. ‰ŠP�”›ECONNREFUSED
105. ‰ŠP�”›ECONNRESET
106. ‰ŠP�”›ED
107. ‰ŠP�”›EDEADLK
108. ‰ŠP�”›EDEADLOCK
109. ‰ŠP�”›EDESTADDRREQ
110. ‰ŠP�”›EDIED
111. ‰ŠP�”›EDOM
112. ‰ŠP�”›EDOTDOT
113. ‰ŠP�”›EDQUOT
114. ‰ŠP�”›EEXIST
115. ‰ŠP�”›EFAULT
116. ‰ŠP�”›EFBIG
117. ‰ŠP�”›EFTYPE
118. ‰ŠP�”›EGRATUITOUS
119. ‰ŠP�”›EGREGIOUS
120. ‰ŠP�”›EHOSTDOWN
121. ‰ŠP�”›EHOSTUNREACH
122. ‰ŠP�”›EIDRM
123. ‰ŠP�”›EIEIO
124. ‰ŠP�”›EILSEQ
125. ‰ŠP�”›EINPROGRESS
126. ‰ŠP�”›EINTR
127. ‰ŠP�”›EINVAL@�”˜, ‰ŠP�”›EINVAL
128. ‰ŠP�”›EIO
129. ‰ŠP�”›EISCONN
130. ‰ŠP�”›EISDIR
131. ‰ŠP�”›EISNAM
132. ‰ŠP�”›EL2HLT
133. ‰ŠP�”›EL2NSYNC
134. ‰ŠP�”›EL3HLT
135. ‰ŠP�”›EL3RST
136. ‰ŠP�”›ELIBACC
137. ‰ŠP�”›ELIBBAD
138. ‰ŠP�”›ELIBEXEC
139. ‰ŠP�”›ELIBMAX
140. ‰ŠP�”›ELIBSCN
141. ‰ŠP�”›ELNRNG
142. ‰ŠP�”›ELOOP
143. ‰ŠP�”›EMEDIUMTYPE
144. ‰ŠP�”›EMFILE
145. ‰ŠP�”›EMLINK
146. ‰ŠP�”›EMSGSIZE
147. ‰ŠP�”›EMULTIHOP
148. ‰ŠP�”›ENAMETOOLONG
149. ‰ŠP�”›ENAVAIL
150. ‰ŠP�”›ENEEDAUTH
151. ‰ŠP�”›ENETDOWN
152. ‰ŠP�”›ENETRESET
153. ‰ŠP�”›ENETUNREACH
154. ‰ŠP�”›ENFILE
155. ‰ŠP�”›ENOANO
156. ‰ŠP�”›ENOBUFS
157. ‰ŠP�”›ENOCSI
158. ‰ŠP�”›ENODATA
159. ‰ŠP�”›ENODEV
160. ‰ŠP�”›ENOENT
161. ‰ŠP�”›ENOEXEC
162. ‰ŠP�”›ENOLCK
163. ‰ŠP�”›ENOLINK
164. ‰ŠP�”›ENOMEDIUM
165. ‰ŠP�”›ENOMEM
166. ‰ŠP�”›ENOMSG
167. ‰ŠP�”›ENONET
168. ‰ŠP�”›ENOPKG
169. ‰ŠP�”›ENOPROTOOPT
170. ‰ŠP�”›ENOSPC
171. ‰ŠP�”›ENOSR
172. ‰ŠP�”›ENOSTR
173. ‰ŠP�”›ENOSYS
174. ‰ŠP�”›ENOTBLK
175. ‰ŠP�”›ENOTCONN
176. ‰ŠP�”›ENOTDIR
177. ‰ŠP�”›ENOTEMPTY
178. ‰ŠP�”›ENOTNAM
179. ‰ŠP�”›ENOTSOCK
180. ‰ŠP�”›ENOTTY@�”˜, ‰ŠP�”›ENOTTY
181. ‰ŠP�”›ENOTUNIQ
182. ‰ŠP�”›environ
183. ‰ŠP�”›ENXIO
184. ‰ŠP�”›EOF
185. ‰ŠP�”›EOPNOTSUPP
186. ‰ŠP�”›EOVERFLOW
187. ‰ŠP�”›EPERM
188. ‰ŠP�”›EPFNOSUPPORT
189. ‰ŠP�”›EPIPE
190. ‰ŠP�”›EPROCLIM
191. ‰ŠP�”›EPROCUNAVAIL
192. ‰ŠP�”›EPROGMISMATCH
193. ‰ŠP�”›EPROGUNAVAIL
194. ‰ŠP�”›EPROTO
195. ‰ŠP�”›EPROTONOSUPPORT
196. ‰ŠP�”›EPROTOTYPE
197. ‰ŠP�”›EQUIV_CLASS_MAX
198. ‰ŠP�”›ERANGE
199. ‰ŠP�”›EREMCHG
200. ‰ŠP�”›EREMOTE
201. ‰ŠP�”›EREMOTEIO
202. ‰ŠP�”›ERESTART
203. ‰ŠP�”›EROFS
204. ‰ŠP�”›ERPCMISMATCH
205. ‰ŠP�”›errno
206. ‰ŠP�”›ESHUTDOWN
207. ‰ŠP�”›ESOCKTNOSUPPORT
208. ‰ŠP�”›ESPIPE
209. ‰ŠP�”›ESRCH
210. ‰ŠP�”›ESRMNT
211. ‰ŠP�”›ESTALE
212. ‰ŠP�”›ESTRPIPE
213. ‰ŠP�”›ethers
214. ‰ŠP�”›ETIME
215. ‰ŠP�”›ETIMEDOUT
216. ‰ŠP�”›ETOOMANYREFS
217. ‰ŠP�”›ETXTBSY
218. ‰ŠP�”›EUCLEAN
219. ‰ŠP�”›EUNATCH
220. ‰ŠP�”›EUSERS
221. ‰ŠP�”›EWOULDBLOCK
222. ‰ŠP�”›EXDEV
223. ‰ŠP�”›EXFULL
224. ‰ŠP�”›EXIT_FAILURE
225. ‰ŠP�”›EXIT_SUCCESS
226. ‰ŠP�”›EXPR_NEST_MAX
227. ‰ŠP�”›EXTA
228. ‰ŠP�”›EXTB@�”˜
ˆ‰vindex_fŠt�”›f

229. ‰ŠP�”›F_DUPFD
230. ‰ŠP�”›F_GETFD
231. ‰ŠP�”›F_GETFL
232. ‰ŠP�”›F_GETLK
233. ‰ŠP�”›F_GETOWN
234. ‰ŠP�”›F_OK
235. ‰ŠP�”›F_RDLCK
236. ‰ŠP�”›F_SETFD
237. ‰ŠP�”›F_SETFL
238. ‰ŠP�”›F_SETLK
239. ‰ŠP�”›F_SETLKW
240. ‰ŠP�”›F_SETOWN
241. ‰ŠP�”›F_UNLCK
242. ‰ŠP�”›F_WRLCK
243. ‰ŠP�”›FD_CLOEXEC
244. ‰ŠP�”›FD_SETSIZE
245. ‰ŠP�”›FILENAME_MAX
246. ‰ŠP�”›FLUSHO
247. ‰ŠP�”›FOPEN_MAX
248. ‰ŠP�”›FPE_DECOVF_TRAP
249. ‰ŠP�”›FPE_FLTDIV_TRAP
250. ‰ŠP�”›FPE_FLTOVF_TRAP
251. ‰ŠP�”›FPE_FLTUND_TRAP
252. ‰ŠP�”›FPE_INTDIV_TRAP
253. ‰ŠP�”›FPE_INTOVF_TRAP
254. ‰ŠP�”›FPE_SUBRNG_TRAP@�”˜
ˆ‰vindex_gŠt�”›g

255. ‰ŠP�”›group@�”˜
ˆ‰vindex_hŠt�”›h

256. ‰ŠP�”›h_errno
257. ‰ŠP�”›HOST_NOT_FOUND
258. ‰ŠP�”›hosts
259. ‰ŠP�”›HUGE_VAL
260. ‰ŠP�”›HUGE_VALf
261. ‰ŠP�”›HUGE_VALl
262. ‰ŠP�”›HUPCL@�”˜
ˆ‰vindex_iŠt�”›i

263. ‰ŠP�”›ICANON
264. ‰ŠP�”›ICRNL
265. ‰ŠP�”›IEXTEN
266. ‰ŠP�”›IGNBRK
267. ‰ŠP�”›IGNCR
268. ‰ŠP�”›IGNPAR
269. ‰ŠP�”›IMAXBEL
270. ‰ŠP�”›in6addr_any
271. ‰ŠP�”›in6addr_loopback.
272. ‰ŠP�”›INADDR_ANY
273. ‰ŠP�”›INADDR_BROADCAST
274. ‰ŠP�”›INADDR_LOOPBACK
275. ‰ŠP�”›INADDR_NONE
276. ‰ŠP�”›INLCR
277. ‰ŠP�”›INPCK
278. ‰ŠP�”›int
279. ‰ŠP�”›IPPORT_RESERVED
280. ‰ŠP�”›IPPORT_USERRESERVED
281. ‰ŠP�”›ISIG
282. ‰ŠP�”›ISTRIP
283. ‰ŠP�”›IXANY
284. ‰ŠP�”›IXOFF
285. ‰ŠP�”›IXON@�”˜
ˆ‰vindex_lŠt�”›l

286. ‰ŠP�”›L_ctermid
287. ‰ŠP�”›L_cuserid
288. ‰ŠP�”›L_INCR
289. ‰ŠP�”›L_SET
290. ‰ŠP�”›L_tmpnam
291. ‰ŠP�”›L_XTND
292. ‰ŠP�”›LANG
293. ‰ŠP�”›LC_ALL
294. ‰ŠP�”›LC_COLLATE
295. ‰ŠP�”›LC_CTYPE
296. ‰ŠP�”›LC_MESSAGES
297. ‰ŠP�”›LC_MONETARY
298. ‰ŠP�”›LC_NUMERIC
299. ‰ŠP�”›LC_TIME
300. ‰ŠP�”›LINE_MAX
301. ‰ŠP�”›LINK_MAX@�”˜
ˆ‰vindex_mŠt�”›m

302. ‰ŠP�”›MAX_CANON
303. ‰ŠP�”›MAX_INPUT
304. ‰ŠP�”›MAXNAMLEN
305. ‰ŠP�”›MB_CUR_MAX
306. ‰ŠP�”›MB_LEN_MAX
307. ‰ŠP�”›MDMBUF
308. ‰ŠP�”›MINSIGSTKSZ
309. ‰ŠP�”›MSG_DONTROUTE
310. ‰ŠP�”›MSG_OOB
311. ‰ŠP�”›MSG_PEEK@�”˜
ˆ‰vindex_nŠt�”›n

312. ‰ŠP�”›NAME_MAX
313. ‰ŠP�”›NAN
314. ‰ŠP�”›NCCS
315. ‰ŠP�”›NDEBUG
316. ‰ŠP�”›netgroup
317. ‰ŠP�”›network
318. ‰ŠP�”›NGROUPS_MAX
319. ‰ŠP�”›NO_ADDRESS
320. ‰ŠP�”›NO_RECOVERY
321. ‰ŠP�”›NOFLSH
322. ‰ŠP�”›NOKERNINFO
323. ‰ŠP�”›NSIG
324. ‰ŠP�”›NSS_STATUS_NOTFOUND
325. ‰ŠP�”›NSS_STATUS_SUCCESS
326. ‰ŠP�”›NSS_STATUS_TRYAGAIN
327. ‰ŠP�”›NSS_STATUS_UNAVAIL
328. ‰ŠP�”›NULL@�”˜
ˆ‰vindex_oŠt�”›o

329. ‰ŠP�”›O_ACCMODE
330. ‰ŠP�”›O_APPEND
331. ‰ŠP�”›O_ASYNC
332. ‰ŠP�”›O_CREAT
333. ‰ŠP�”›O_EXCL
334. ‰ŠP�”›O_EXEC
335. ‰ŠP�”›O_EXLOCK
336. ‰ŠP�”›O_FSYNC
337. ‰ŠP�”›O_IGNORE_CTTY
338. ‰ŠP�”›O_NDELAY
339. ‰ŠP�”›O_NOATIME
340. ‰ŠP�”›O_NOCTTY
341. ‰ŠP�”›O_NOLINK
342. ‰ŠP�”›O_NONBLOCK@�”˜, ‰ŠP�”›O_NONBLOCK
343. ‰ŠP�”›O_NOTRANS
344. ‰ŠP�”›O_RDONLY
345. ‰ŠP�”›O_RDWR
346. ‰ŠP�”›O_READ
347. ‰ŠP�”›O_SHLOCK
348. ‰ŠP�”›O_SYNC
349. ‰ŠP�”›O_TRUNC
350. ‰ŠP�”›O_WRITE
351. ‰ŠP�”›O_WRONLY
352. ‰ŠP�”›ONLCR
353. ‰ŠP�”›ONOEOT
354. ‰ŠP�”›OPEN_MAX
355. ‰ŠP�”›OPOST
356. ‰ŠP�”›optarg
357. ‰ŠP�”›opterr
358. ‰ŠP�”›optind
359. ‰ŠP�”›optopt
360. ‰ŠP�”›OXTABS@�”˜
ˆ‰vindex_pŠt�”›p

361. ‰ŠP�”›P_tmpdir
362. ‰ŠP�”›PA_CHAR
363. ‰ŠP�”›PA_DOUBLE
364. ‰ŠP�”›PA_FLAG_LONG
365. ‰ŠP�”›PA_FLAG_LONG_DOUBLE
366. ‰ŠP�”›PA_FLAG_LONG_LONG
367. ‰ŠP�”›PA_FLAG_MASK
368. ‰ŠP�”›PA_FLAG_PTR
369. ‰ŠP�”›PA_FLAG_SHORT
370. ‰ŠP�”›PA_FLOAT
371. ‰ŠP�”›PA_INT
372. ‰ŠP�”›PA_LAST
373. ‰ŠP�”›PA_POINTER
374. ‰ŠP�”›PA_STRING
375. ‰ŠP�”›PARENB
376. ‰ŠP�”›PARMRK
377. ‰ŠP�”›PARODD
378. ‰ŠP�”›passwd
379. ‰ŠP�”›PATH_MAX
380. ‰ŠP�”›PENDIN
381. ‰ŠP�”›PF_CCITT
382. ‰ŠP�”›PF_FILE
383. ‰ŠP�”›PF_IMPLINK
384. ‰ŠP�”›PF_INET
385. ‰ŠP�”›PF_ISO
386. ‰ŠP�”›PF_NS
387. ‰ŠP�”›PF_ROUTE
388. ‰ŠP�”›PF_UNIX
389. ‰ŠP�”›PIPE_BUF
390. ‰ŠP�”›PRIO_MAX
391. ‰ŠP�”›PRIO_MIN
392. ‰ŠP�”›PRIO_PGRP
393. ‰ŠP�”›PRIO_PROCESS
394. ‰ŠP�”›PRIO_USER
395. ‰ŠP�”›program_invocation_name
396. ‰ŠP�”›program_invocation_short_name
397. ‰ŠP�”›protocols@�”˜
ˆ‰vindex_rŠt�”›r

398. ‰ŠP�”›R_OK
399. ‰ŠP�”›RAND_MAX
400. ‰ŠP�”›RE_DUP_MAX
401. ‰ŠP�”›RLIM_NLIMITS
402. ‰ŠP�”›RLIMIT_CORE
403. ‰ŠP�”›RLIMIT_CPU
404. ‰ŠP�”›RLIMIT_DATA
405. ‰ŠP�”›RLIMIT_FSIZE
406. ‰ŠP�”›RLIMIT_NOFILE
407. ‰ŠP�”›RLIMIT_OFILE
408. ‰ŠP�”›RLIMIT_RSS
409. ‰ŠP�”›RLIMIT_STACK
410. ‰ŠP�”›rpc@�”˜
ˆ‰vindex_sŠt�”›s

411. ‰ŠP�”›S_IEXEC
412. ‰ŠP�”›S_IFBLK
413. ‰ŠP�”›S_IFCHR
414. ‰ŠP�”›S_IFDIR
415. ‰ŠP�”›S_IFIFO
416. ‰ŠP�”›S_IFLNK
417. ‰ŠP�”›S_IFMT
418. ‰ŠP�”›S_IFREG
419. ‰ŠP�”›S_IFSOCK
420. ‰ŠP�”›S_IREAD
421. ‰ŠP�”›S_IRGRP
422. ‰ŠP�”›S_IROTH
423. ‰ŠP�”›S_IRUSR
424. ‰ŠP�”›S_IRWXG
425. ‰ŠP�”›S_IRWXO
426. ‰ŠP�”›S_IRWXU
427. ‰ŠP�”›S_ISGID
428. ‰ŠP�”›S_ISUID
429. ‰ŠP�”›S_ISVTX
430. ‰ŠP�”›S_IWGRP
431. ‰ŠP�”›S_IWOTH
432. ‰ŠP�”›S_IWRITE
433. ‰ŠP�”›S_IWUSR
434. ‰ŠP�”›S_IXGRP
435. ‰ŠP�”›S_IXOTH
436. ‰ŠP�”›S_IXUSR
437. ‰ŠP�”›SA_DISABLE
438. ‰ŠP�”›SA_NOCLDSTOP
439. ‰ŠP�”›SA_ONSTACK@�”˜, ‰ŠP�”›SA_ONSTACK
440. ‰ŠP�”›SA_RESTART
441. ‰ŠP�”›SEEK_CUR
442. ‰ŠP�”›SEEK_END
443. ‰ŠP�”›SEEK_SET
444. ‰ŠP�”›services
445. ‰ŠP�”›shadow
446. ‰ŠP�”›SIG_BLOCK
447. ‰ŠP�”›SIG_DFL
448. ‰ŠP�”›SIG_ERR
449. ‰ŠP�”›SIG_IGN
450. ‰ŠP�”›SIG_SETMASK
451. ‰ŠP�”›SIG_UNBLOCK
452. ‰ŠP�”›SIGABRT
453. ‰ŠP�”›SIGALRM
454. ‰ŠP�”›SIGBUS
455. ‰ŠP�”›SIGCHLD
456. ‰ŠP�”›SIGCLD
457. ‰ŠP�”›SIGCONT
458. ‰ŠP�”›SIGEMT
459. ‰ŠP�”›SIGFPE
460. ‰ŠP�”›SIGHUP
461. ‰ŠP�”›SIGILL
462. ‰ŠP�”›SIGINFO
463. ‰ŠP�”›SIGINT
464. ‰ŠP�”›SIGIO
465. ‰ŠP�”›SIGIOT
466. ‰ŠP�”›SIGKILL
467. ‰ŠP�”›SIGLOST
468. ‰ŠP�”›SIGPIPE
469. ‰ŠP�”›SIGPOLL
470. ‰ŠP�”›SIGPROF
471. ‰ŠP�”›SIGQUIT
472. ‰ŠP�”›SIGSEGV
473. ‰ŠP�”›SIGSTKSZ
474. ‰ŠP�”›SIGSTOP
475. ‰ŠP�”›SIGSYS
476. ‰ŠP�”›SIGTERM
477. ‰ŠP�”›SIGTRAP
478. ‰ŠP�”›SIGTSTP
479. ‰ŠP�”›SIGTTIN
480. ‰ŠP�”›SIGTTOU
481. ‰ŠP�”›SIGURG
482. ‰ŠP�”›SIGUSR1
483. ‰ŠP�”›SIGUSR2
484. ‰ŠP�”›SIGVTALRM
485. ‰ŠP�”›SIGWINCH
486. ‰ŠP�”›SIGXCPU
487. ‰ŠP�”›SIGXFSZ
488. ‰ŠP�”›SOCK_DGRAM
489. ‰ŠP�”›SOCK_RAW
490. ‰ŠP�”›SOCK_STREAM
491. ‰ŠP�”›SOL_SOCKET
492. ‰ŠP�”›SSIZE_MAX
493. ‰ŠP�”›stderr
494. ‰ŠP�”›STDERR_FILENO
495. ‰ŠP�”›stdin
496. ‰ŠP�”›STDIN_FILENO
497. ‰ŠP�”›stdout
498. ‰ŠP�”›STDOUT_FILENO
499. ‰ŠP�”›STREAM_MAX
500. ‰ŠP�”›SV_INTERRUPT
501. ‰ŠP�”›SV_ONSTACK
502. ‰ŠP�”›SV_RESETHAND
503. ‰ŠP�”›sys_siglist@�”˜
ˆ‰vindex_tŠt�”›t

504. ‰ŠP�”›TCIFLUSH
505. ‰ŠP�”›TCIOFF
506. ‰ŠP�”›TCIOFLUSH
507. ‰ŠP�”›TCION
508. ‰ŠP�”›TCOFLUSH
509. ‰ŠP�”›TCOOFF
510. ‰ŠP�”›TCOON
511. ‰ŠP�”›TCSADRAIN
512. ‰ŠP�”›TCSAFLUSH
513. ‰ŠP�”›TCSANOW
514. ‰ŠP�”›TCSASOFT
515. ‰ŠP�”›timezone
516. ‰ŠP�”›TMP_MAX
517. ‰ŠP�”›TOSTOP
518. ‰ŠP�”›TRY_AGAIN
519. ‰ŠP�”›tzname
520. ‰ŠP�”›TZNAME_MAX@�”˜
ˆ‰vindex_vŠt�”›v

521. ‰ŠP�”›VDISCARD
522. ‰ŠP�”›VDSUSP
523. ‰ŠP�”›VEOF
524. ‰ŠP�”›VEOL
525. ‰ŠP�”›VEOL2
526. ‰ŠP�”›VERASE
527. ‰ŠP�”›VINTR
528. ‰ŠP�”›VKILL
529. ‰ŠP�”›VLNEXT
530. ‰ŠP�”›VMIN
531. ‰ŠP�”›VQUIT
532. ‰ŠP�”›VREPRINT
533. ‰ŠP�”›VSTART
534. ‰ŠP�”›VSTATUS
535. ‰ŠP�”›VSTOP
536. ‰ŠP�”›VSUSP
537. ‰ŠP�”›VTIME
538. ‰ŠP�”›VWERASE@�”˜
ˆ‰vindex_wŠt�”›w

539. ‰ŠP�”›W_OK@�”˜
ˆ‰vindex_xŠt�”›x

540. ‰ŠP�”›X_OK@�”˜
Œ
Go to the ‰ŠP�”›first@�”˜, ‰ŠP�”›previous@�”˜, ‰ŠP�”›next@�”˜, ‰ŠP�”›last@�”˜ section, ‰ŠP�”›table of contents@�”˜.